en	Status Report
fr	Rapport

en	Get a status report about your site's operation and any detected problems.
fr	Rapport affichant l'état des opérations de votre site et les éventuels problèmes détectés.

en	Here you can find a short overview of your site's parameters as well as any problems detected with your installation. It may be useful to copy and paste this information into support requests filed on TYPO3's support mailinglists and project issue trackers.
fr	Vous pouvez afficher ici un aperçu rapide des paramètres de votre site ainsi que les problèmes détectés concernant votre installation. Il pourra être utile de copier - coller ces informations dans vos demandes de support déposées sur les mailinglists de support TYPO3 ainsi que sur le bugtracker TYPO3.

en	OK

en	Insecure
fr	Non sécurisé

en	Disabled
fr	Désactivé

en	Enabled
fr	Activé

en	Enabled permanently
fr	Activé en permanence

en	Enabled temporarily
fr	Activé temporairement

en	Empty
fr	Vide

en	None
fr	Aucun

en	Connection Failed
fr	Echec de la connexion

en	Update Complete
fr	Mise à jour complète

en	Update Incomplete
fr	Mise à jour incomplète

en	One or more problems were detected with your TYPO3 installation. Please check the %sstatus report%s for more information.
fr	Un ou plusieurs problèmes ont été rencontrés avec votre installation de TYPO3. Merci de vérifier le %srapport d'état%s pour plus d'informations.

en	TYPO3 System
fr	Système TYPO3

en	System
fr	Système

en	Security
fr	Sécurité

en	Configuration

en	Reference Index
fr	Index de référence

en	File Abstraction Layer

en	Files flagged as missing

en	Content Adapter is active

en	%1$s files

en	These files are flagged as missing. Restore the files and run the indexer to reset the missing flag.

en	The Install Tool option [FE][activateContentAdapter] is active to provide compatibility with TypoScript from TYPO3 4.x regarding file handling. This has quite an impact on the performance of frontend rendering. Change TypoScript to support FAL in handling files and disable the setting to increase performance.

en	Memcached Configuration
fr	Configuration du cache

en	PHP safe_mode

en	PHP magic_quotes_gpc

en	Permissions of created files
fr	Permissions des fichiers créés

en	Files created by TYPO3 are configured to be world writable. Depending on your server configuration, this can be a security risk. It is usually better to configure the create mask to not allow writing to files by "others". A sane default is often '0660' for $GLOBALS['TYPO3_CONF_VARS']['BE']['fileCreateMask']. This can be set in the install tool.

en	Permissions of created directories
fr	Permissions des fichiers créés

en	Directories created by TYPO3 are configured to be world writable. Depending on your server configuration, this can be a security risk. It is usually better to configure the create mask to not allow writing to directories by "others". A sane default is often '2770' for $GLOBALS['TYPO3_CONF_VARS']['BE']['folderCreateMask']. This can be set in the install tool.

en	Admin User Account
fr	Compte d'utilisateur admin

en	Encryption Key
fr	Clé de chiffrement

en	Backend user password hashes
fr	Le mot de passe de l'utilisateur pour se connecter au back-office est coupé

en	During the configuration check of saltedpasswords the following issues have been found:
fr	Durant la vérification de la configuration des mots de passe, les problèmes suivants ont été trouvés

en	Some backend user passwords are found to be only md5 hashed. Run the scheduler task to convert all passwords to salted hashes.

en	File Deny Pattern
fr	Motif de fichier refusé

en	.htaccess Upload Protection
fr	Protection du téléchargement .htaccess

en	Install Tool Password
fr	Mot de passe de l'outil d'installation

en	Install Tool
fr	Module Install

en	PHP Version
fr	Version PHP

en	Your PHP installation is too old.
fr	Votre installation PHP est trop ancienne.

en	PHP Memory Limit
fr	Limite de mémoire PHP

en	Depending on your configuration, TYPO3 can run with a %1$s PHP memory limit. However, a %2$s PHP memory limit or above is recommended, especially if your site uses additional extensions.
fr	Selon votre configuration, TYPO3 peut fonctionner avec une limite de mémoire PHP de %1$s. Cependant, une limite de mémoire PHP de %1$s ou plus est recommandée, plus particulièrement si votre site utilise des extensions complémentaires.

en	Depending on your configuration, TYPO3 can run with a %1$s PHP memory limit. However, a %2$s PHP memory limit or above is required especially if your site uses additional extensions.
fr	Selon votre configuration, TYPO3 peut fonctionner avec une limite de mémoire PHP de %1$s. Cependant, une limite de mémoire PHP de %1$s ou plus est requise, plus particulièrement si votre site utilise des extensions complémentaires.

en	Increase the memory limit by editing the memory_limit parameter in the file %s and then restart your web server (or contact your system administrator or hosting provider for assistance).
fr	Augmentez votre limite de mémoire PHP dans le fichier %s et redémarrez votre serveur (ou contactez votre administrateur système ou votre hébergeur pour une assistance).

en	Contact your system administrator or hosting provider for assistance with increasing your PHP memory limit.
fr	Contactez votre administrateur système ou votre hébergeur pour une assistance pour l'augmentation de votre limite de mémoire PHP.

en	unlimited
fr	illimitée

en	PHP peak memory usage
fr	Pic d'utilisation mémoire PHP

en	During a request %2$s of the memory limit was used. On %4$s a request to %5$s used %1$s of %3$s.
fr	Durant la requête %2$s de la limite mémoire a été utilisé. Sur %4$s une requête à %5$s a utilisé %1$s sur %3$s.

en	Clear this flag
fr	Effacer cette propriété

en	PHP Register Globals

en	%s is enabled. TYPO3 requires this configuration directive to be disabled.
fr	%s est activé. TYPO3 a besoin que cette configuration soit désactivée.

en	Your site may not be secure when %s is enabled.
fr	Votre site pourrait ne pas être sécurisé si %s est activé.

en	how to change configuration settings
fr	comment modifier les paramétrages

en	The PHP manual has instructions for %s.
fr	Le manuel PHP contient les instructions pour %s.

en	Web Server
fr	Serveur Web

en	For your Web Server some notifications have been found:
fr	Certaines notifications ont été trouvées pour votre serveur web:

en	Fluid uses complex regular expressions which require a lot of stack space during the first processing. On Windows the default stack size for Apache is a lot smaller than on unix. You can increase the size to 8MB (default on unix) by adding to the httpd.conf: <br />&lt;IfModule mpm_winnt_module&gt; <br />ThreadStackSize 8388608 <br />&lt;/IfModule&gt; <br />Restart Apache after this change.

en	PHP Modules
fr	Modules PHP

en	One or more modules are missing.
fr	Un ou plusieurs modules sont manquant(s).

en	The following PHP module(s) is/are missing: %s.
fr	Les module(s) PHP suivants sont manquants: %s.

en	You need to install and enable these modules to let TYPO3 function correctly.
fr	Vous devez installer et activer ces modules pour permettre à TYPO3 de fonctionner correctement.

en	one of: %s
fr	un sur: %s

en	All required modules are installed.
fr	Tous les modules requis sont installés

en	The Install Tool is temporarily enabled. Delete the file "%s" when you have finished setting up TYPO3. If not used the Install Tool will be disabled automatically in %s minutes.
fr	L'outils d'installation est temporairement activé. Supprimer le fichier "%s" quand vous aurez terminé la configuration de TYPO3. Si vous n'utilisez pas l'outil d'installation, il sera automatiquement désactivé dans %s minutes.

en	Deprecation Log
fr	Journal de dépréciation

en	The deprecation log tracks whether old APIs are being used in extensions. Depending on the extensions you use and whether they use deprecated APIs it can happen that the log takes up quite some space over time. The more space it takes up, the more it may affect your installation's performance. It is recommended to disable deprecation log in production environments.
fr	Le journal de dépréciation garde une trace de tous les appels à des vieux API qui pourrait être utilisé dans certaines extensions. Selon les extensions que vous utilisez et le nombre d'appels qu'elles peuvent faire sur des API dépréciés, ce fichier peut prendre une place conséquante sur votre disque. Plus ce fichier est lourd, plus il a d'impact sur les performances. Il est recommendé de désactivé ce journal sur vos instances de production.

en	You can find the deprecation log file at %s.
fr	Vous pouvez trouvez le journal de dépréciation dans %s

en	Your deprecation log file currently takes up %s.
fr	Votre journal de dépréciation occupe actuellement %s d'espace disque

en	Delete deprecation log file.
fr	Supprimer les fichiers log dépréciés

en	The deprecation log file was successfully deleted.
fr	Le fichier log déprécié a été supprimé avec succès

en	The deprecation log file could not be deleted!
fr	Le fichier log déprécié n'a pas pu être supprimé

en	PHP INI setting safe_mode "On" is deprecated since PHP 5.3 and is not supported by TYPO3 anymore.
fr	Le paramètre "safe_mode" du php.ini est réglé sur "On", ce qui est déprécié depuis PHP 5.3 et plus supporté par TYPO3.

en	PHP INI setting magic_quotes_gpc "On" is deprecated since PHP 5.3. You are advised to set it to "Off" until it gets completely removed.
fr	le paramètre PHP INI magic_quotes_gpc à "On" est déprécié depuis PHP 5.3. Il est recommandé de le positionner à "Off" jusqu'à ce qu'il soit retiré définitivement.

en	System Status Update
fr	Mise à jour de l'état du système

en	Runs a system status check and sends notifications if problems have been found.
fr	Exécute un contrôle de l'état du système et envoie des notifications si des problèmes sont rencontrés.

en	Notification Email Address
fr	Adresse email de notification

en	Notification Email Addresses (one per line)

en	Empty or invalid notification email address.
fr	Adresse email de notification vide ou invalide

en	Empty or invalid notification email addresses.
fr	Adresse email de notification vide ou invalide

en	System Status Notification for site %s
fr	Notification d'état du système pour le site %s

en	Site

en	Issues
fr	Publications

en	Old XCLASS method used

en	Old XCLASS method is used in %d cases:

en	The old XCLASS registration does not work since TYPO3 CMS version 6.0. This is not necessarily a bad thing, the registration might be done by an extension author to keep compatibility with older TYPO3 CMS versions. Please check the affected extension for TYPO3 CMS 6.0 compatibility to verify whether this is a problem for you.

en	XCLASS used

en	Your system registers XCLASS

en	XCLASS can overwrite methods or classes of the core or other extensions. This is not necessarily a bad thing, but those XCLASS might break during extension or core upgrades. You should keep an eye on extension compatibility and make sure the intended functionality is still given after updates.

en	%2$s registers an XCLASS of %1$s

en	Extension compatibility6

en	Extension compatibility6 is loaded. You should check that every third-party extension is natively compatible with this version of TYPO3 and then unload this compatibility extension. As long as this compatibility extension is loaded, you will suffer performance drawbacks

en	Trusted Hosts Pattern