en	Admin User Account
fr	Compte d'utilisateur admin

en	This report contains all System Status Notifications from your TYPO3 installation. Please check the status report for more information.

en	Check Failed

en	Configuration

en	PHP INI setting magic_quotes_gpc "On" is deprecated since PHP 5.3. You are advised to set it to "Off" until it gets completely removed.
fr	le paramètre PHP INI magic_quotes_gpc à "On" est déprécié depuis PHP 5.3. Il est recommandé de le positionner à "Off" jusqu'à ce qu'il soit retiré définitivement.

en	PHP INI setting safe_mode "On" is deprecated since PHP 5.3 and is not supported by TYPO3 anymore.
fr	Le paramètre "safe_mode" du php.ini est réglé sur "On", ce qui est déprécié depuis PHP 5.3 et plus supporté par TYPO3.

en	Connection Failed
fr	Echec de la connexion

en	Permissions of created directories
fr	Permissions des fichiers créés

en	Directories created by TYPO3 are configured to be world writable. Depending on your server configuration, this can be a security risk. It is usually better to configure the create mask to not allow writing to directories by "others". A sane default is often '2770' for $GLOBALS['TYPO3_CONF_VARS']['SYS']['folderCreateMask']. This can be set in the install tool.

en	Permissions of created files
fr	Permissions des fichiers créés

en	Files created by TYPO3 are configured to be world writable. Depending on your server configuration, this can be a security risk. It is usually better to configure the create mask to not allow writing to files by "others". A sane default is often '0660' for $GLOBALS['TYPO3_CONF_VARS']['SYS']['fileCreateMask']. This can be set in the install tool.

en	Disabled
fr	Désactivé

en	Empty
fr	Vide

en	Enabled
fr	Activé

en	Enabled permanently
fr	Activé en permanence

en	Enabled temporarily
fr	Activé temporairement

en	Encrypted backend connection (HTTPS)

en	Your backend access is not secured using HTTPS but relies on HTTP which sends all your data (including login passwords) over an insecure connection. All modern web sites should rely on HTTPS and only sites secured differently, for instance some intranet installations may use HTTP only.

en	Encryption Key
fr	Clé de chiffrement

en	File Abstraction Layer

en	File Deny Pattern
fr	Motif de fichier refusé

en	.htaccess Upload Protection
fr	Protection du téléchargement .htaccess

en	Information

en	Insecure
fr	Non sécurisé

en	The Install Tool is temporarily enabled. Delete the file "%s" when you have finished setting up TYPO3. If not used the Install Tool will be disabled automatically in %s minutes.
fr	L'outils d'installation est temporairement activé. Supprimer le fichier "%s" quand vous aurez terminé la configuration de TYPO3. Si vous n'utilisez pas l'outil d'installation, il sera automatiquement désactivé dans %s minutes.

en	Install Tool
fr	Module Install

en	Install Tool Password
fr	Mot de passe de l'outil d'installation

en	Backend only accessible through HTTPS

en	It is highly recommended to activate the option (<code>$GLOBALS['TYPO3_CONF_VARS']['BE']['lockSSL']</code>).

en	Memcached Configuration
fr	Configuration du cache

en	Files flagged as missing

en	%1$s files

en	These files are flagged as missing. Restore the files and run the indexer to reset the missing flag.

en	MySQL Database Character Set

en	Checking database character set failed, got key "%1$s" instead of "character_set_database"

en	Your default database uses a different charset, but all tables uses utf-8. All good. But consider fixing your database collation and check the table creation settings.

en	Your default database is set to create tables with character set "%1$s", but contains tables or columns with different collations. Please fix these tables to avoid "illegal mix of collations" errors.

en	Your default database uses utf-8. All good.

en	Your default database uses character set "%1$s", but only "utf8" or "utf8mb4" is supported with TYPO3.

en	None
fr	Aucun

en	OK

en	PHP magic_quotes_gpc

en	PHP Memory Limit
fr	Limite de mémoire PHP

en	Contact your system administrator or hosting provider for assistance with increasing your PHP memory limit.
fr	Contactez votre administrateur système ou votre hébergeur pour une assistance pour l'augmentation de votre limite de mémoire PHP.

en	Increase the memory limit by editing the memory_limit parameter in the file %s and then restart your web server (or contact your system administrator or hosting provider for assistance).
fr	Augmentez votre limite de mémoire PHP dans le fichier %s et redémarrez votre serveur (ou contactez votre administrateur système ou votre hébergeur pour une assistance).

en	Depending on your configuration, TYPO3 can run with a %1$s PHP memory limit. However, a %2$s PHP memory limit or above is recommended, especially if your site uses additional extensions.
fr	Selon votre configuration, TYPO3 peut fonctionner avec une limite de mémoire PHP de %1$s. Cependant, une limite de mémoire PHP de %1$s ou plus est recommandée, plus particulièrement si votre site utilise des extensions complémentaires.

en	Depending on your configuration, TYPO3 can run with a %1$s PHP memory limit. However, a %2$s PHP memory limit or above is required especially if your site uses additional extensions.
fr	Selon votre configuration, TYPO3 peut fonctionner avec une limite de mémoire PHP de %1$s. Cependant, une limite de mémoire PHP de %1$s ou plus est requise, plus particulièrement si votre site utilise des extensions complémentaires.

en	unlimited
fr	illimitée

en	PHP Modules
fr	Modules PHP

en	one of: %s
fr	un sur: %s

en	You need to install and enable these modules to let TYPO3 function correctly.
fr	Vous devez installer et activer ces modules pour permettre à TYPO3 de fonctionner correctement.

en	The following PHP module(s) is/are missing: %s.
fr	Les module(s) PHP suivants sont manquants: %s.

en	One or more modules are missing.
fr	Un ou plusieurs modules sont manquant(s).

en	All required modules are installed.
fr	Tous les modules requis sont installés

en	PHP peak memory usage
fr	Pic d'utilisation mémoire PHP

en	Clear this flag
fr	Effacer cette propriété

en	During a request %2$s of the memory limit was used. On %4$s a request to %5$s used %1$s of %3$s.
fr	Durant la requête %2$s de la limite mémoire a été utilisé. Sur %4$s une requête à %5$s a utilisé %1$s sur %3$s.

en	PHP Register Globals

en	%s is enabled. TYPO3 requires this configuration directive to be disabled.
fr	%s est activé. TYPO3 a besoin que cette configuration soit désactivée.

en	how to change configuration settings
fr	comment modifier les paramétrages

en	The PHP manual has instructions for %s.
fr	Le manuel PHP contient les instructions pour %s.

en	Your site may not be secure when %s is enabled.
fr	Votre site pourrait ne pas être sécurisé si %s est activé.

en	PHP safe_mode

en	Your PHP installation is too old.
fr	Votre installation PHP est trop ancienne.

en	PHP Version
fr	Version PHP

en	One or more problems were detected with your TYPO3 installation. Please check the status report for more information.
fr	Un ou plusieurs problèmes ont été rencontrés avec votre installation de TYPO3. Merci de vérifier le %srapport d'état%s pour plus d'informations.

en	Reference Index
fr	Index de référence

en	Get a status report about your site's operation and any detected problems.
fr	Rapport affichant l'état des opérations de votre site et les éventuels problèmes détectés.

en	Here you can find a short overview of your site's parameters as well as any problems detected with your installation. It may be useful to copy and paste this information into support requests filed on TYPO3's support mailinglists and project issue trackers.
fr	Vous pouvez afficher ici un aperçu rapide des paramètres de votre site ainsi que les problèmes détectés concernant votre installation. Il pourra être utile de copier - coller ces informations dans vos demandes de support déposées sur les mailinglists de support TYPO3 ainsi que sur le bugtracker TYPO3.

en	Status Report
fr	Rapport

en	Security
fr	Sécurité

en	System
fr	Système

en	Trusted Hosts Pattern

en	TYPO3 System
fr	Système TYPO3

en	Update Complete
fr	Mise à jour complète

en	Update Incomplete
fr	Mise à jour incomplète

en	Runs a system status check and sends notifications if problems have been found.
fr	Exécute un contrôle de l'état du système et envoie des notifications si des problèmes sont rencontrés.

en	Issues
fr	Publications

en	Site

en	System Status Notification for site %s
fr	Notification d'état du système pour le site %s

en	Always send notification mail (not only on errors or warnings)

en	Notification Email Address
fr	Adresse email de notification

en	Empty or invalid notification email address.
fr	Adresse email de notification vide ou invalide

en	Notification Email Addresses (one per line)

en	Empty or invalid notification email addresses.
fr	Adresse email de notification vide ou invalide

en	System Status Update
fr	Mise à jour de l'état du système

en	Web Server
fr	Serveur Web

en	For your Web Server some notifications have been found
fr	Certaines notifications ont été trouvées pour votre serveur web:

en	Fluid uses complex regular expressions which require a lot of stack space during the first processing. On Windows the default stack size for Apache is a lot smaller than on unix. You can increase the size to 8MB (default on unix) by adding to the httpd.conf: <br />&lt;IfModule mpm_winnt_module&gt; <br />ThreadStackSize 8388608 <br />&lt;/IfModule&gt; <br />Restart Apache after this change.

en	Wrong value detected

en	XCLASS used

en	Your system registers XCLASS

en	XCLASS can overwrite methods or classes of the core or other extensions. This is not necessarily a bad thing, but those XCLASS might break during extension or core upgrades. You should keep an eye on extension compatibility and make sure the intended functionality is still given after updates.

en	%2$s registers an XCLASS of %1$s