en	catdoc tools (Word-files) disabled
fr	catdoc tools (fichiers Word) désactivé

en	'catdoc' tool for reading Word-files was not found in path '%scatdoc'
fr	'catdoc' tool (lecture des fichiers Word) n'a pas été trouvé dans le dossier '%scatdoc'

en	Comma-Separated Values (*.%s)
fr	Valeurs séparées par des virgules (*.%s)

en	MS Word (*.%s)

en	Webpages (*.%s)
fr	Pages Web (*.%s)

en	Images (*.%s)

en	ODF Presentation (*.%s)

en	ODF Spreadsheet (*.%s)

en	ODF Text (*.%s)

en	PDF (*.%s)

en	MS Powerpoint (*.%s)

en	Rich Text Format (*.%s)

en	OpenOffice.org Calc (*.%s)

en	OpenOffice.org Impress (*.%s)

en	OpenOffice.org Writer (*.%s)

en	Textfiles (*.%s)
fr	Fichiers textes (*.%s)

en	MS Excel (*.%s)

en	Extensible Markup Language (*.%s)

en	Extension %s was set to be ignored.
fr	L'extension %s a été configurée pour être ignorée.

en	Indexed search statistics
fr	Statistiques du moteur de recherche indexée

en	Indexed search
fr	Recherche indexée

en	PDF tools disabled
fr	PDF tools désactivé

en	PDFtoText Failed on this document: '%s'. Maybe the PDF file is locked for printing or encrypted.
fr	PDFtoText a échoué sur ce document: '%s'. Il se peut que le fichier PDF soit verrouillé contre l'impression ou crypté.

en	PDF tools was not found in paths '%1$spdftotext' and/or '%1$spdfinfo'"
fr	Les outils PDF n'ont pas été trouvés dans les dossiers '%1$spdftotext' et/ou '%1$spdfinfo'

en	ppthtml tools (Powerpoint-files) disabled
fr	ppthtml tools (fichiers Powerpoint) désactivé

en	'ppthtml' tool for reading Powerpoint-files was not found in path '%sppthtml'
fr	'ppthtml' tool (lecture des fichiers Powerpoint) n'a pas été trouvé dans le dossier '%sppthtml'

en	unrtf tool (RTF-files) disabled
fr	unrtf tool (fichiers RTF) désactivé

en	'unrtf' tool for reading RTF-files was not found in path '%sunrtf'
fr	'unrtf' tool (lecture des fichiers RTF) n'a pas été trouvé dans le dossier '%sunrtf'

en	unzip tool (OpenOffice.org-files) disabled
fr	unzip tool (fichiers OpenOffice.org) désactivé

en	'unzip' tool for reading OpenOffice.org-files was not found in path '%sunzip'
fr	'unzip' tool (lecture des fichiers OpenOffice.org) n'a pas été trouvé dans le dossier '%sunzip'

en	xlhtml tools (Excel-files) disabled
fr	xlhtml tools (fichiers Excel) désactivé

en	'xlhtml' tool for reading Excel-files was not found in path '%sxlhtml'
fr	'xlhtml' tool (lecture des fichiers Excel) n'a pas été trouvé dans le dossier '%sxlhtml'